Title: Exercice 10 - Capteur de température
Course: SNT MICROBIT > Section: Carte MicroBit & Python

Le micro:bit n’a pas un capteur de température dédié. Au lieu de cela, la température fournie est en fait la température de la puce de silicium du processeur principal. Comme le processeur chauffe peu en fonctionnement (c'est un processeur ARM à grande efficacité), sa température est une bonne approximation de la température ambiante. L'instruction temperature() renvoie la température de la carte micro:bit en degrés Celsius.
Ecrire un programme programme9.py qui :
1. Qui fait l’acquistion de la température.
2. Qui affiche la température sur l'afficheur de la micro:bit en mode scroll.
3. Qui attend 2 secondes et qui recommence.

Le logiciel Mu dispose d'un outil Graphique, il permet de visualiser sous forme de courbe les valeurs affichées via la commande print.
​
Une fois connecté, cliquez sur l'icône Graphique du logicile Mu.
Voici un exemple :

from microbit import *
while True:
    temp = temperature()
    print((temp,))
    sleep(1000)


Remarque : Ne pas oublier la virgule à la fin après temp.
Pour faire changer la valeur de la température, posez vos doigts au dos de la micro:bit.