Title: Evolution 2 : Affichage de l'image SAD au dessus de 120 spectateurs
Course: SNT MICROBIT > Section: Compteur de spectateurs

La jauge de la salle est de 120 – il faut afficher une image si la salle est pleine – IMAGE SAD par ex

from microbit import
nb_spectateurs = 0

# Répéter indéfiniement
while nb_spectateurs<120:
    if button_a.was_pressed():
        nb_spectateurs = nb_spectateurs+1
        display.show(nb_spectateurs)

    if button_b.was_pressed():
        nb_spectateurs = 0

display.show(Image.SAD)