Title: Exercice 7
Course: SNT MICROBIT > Section: Carte MicroBit & Python

Vous pouvez régler la luminosité des pixels de l'affichage individuellement de 0 (désactivé) à 9 (luminosité maximale).
Pour des informations sur les coordonnées de l'affichage, voir le guide pour matrice à LED (https://microbit.org/guide/hardware/leds/).
Exécuter le programme suivant:
​

from microbit import *
display.set_pixel(1, 4, 9)


Modifiez  le programme précédent pour allumer la LED du centre de la matrice.
L'instruction display.clear() éteint l'affichage.
Essayez le programme ci-dessous:
​

from microbit import *
while True:
    display.set_pixel(2, 2, 9)
    sleep(500)
    display.clear()
    sleep(500)


Dans le programme suivant, on importe le module random de MicroPython et on l'utilise pour afficher unpixel au hasard sur la matrice.
​

from microbit import *
import random
n=random.randint(0,4)
p=random.randint(0,4)
display.set_pixel(n, p, 9)


​
- Testez le programme précédent plusieurs fois de suite. Pour cela, redémarrez la micro:bit en appuyant sur le bouton RESET situé à l'arrière de la carte.

​
Ecrire un programme programme7.py qui allume successivement et indéfiniment des pixels au hasard à l'écran.